Hi-professional-systems  (C)1990 D.Hilger  
GINHALTî	ABLAUF┼éAUSWAHL BLECH/NAHTDRUCK|'++++ swthilfe zu schweißtechInhalt
AblaufAuswahl Blech/Naht	DruckAblauf=Nach dem Starten des Programms durch Aufruf des ProgrammfilesESWWEISxx werden Sie gefragt, falls Sie einen Maus-Treiber installiert<haben, ob Sie weiter mit der Maus oder aber mit der Tastatur@arbeiten wollen. Bitte klicken Sie das jeweilige Feld, Maus oder
Taste, an.@Hinweis: Es wird keine Garantie über die Kompatibilität der hier6	 eingesetzten Routinen mit dem von Ihnen eingesetzten6	 Maus-Treiber übernommen. Bitte testen Sie selbst, ob:	 Ihr System mit dem Programm harmoniert. Falls dies nicht6	 der Fall sein sollte, verwenden Sie die Tastatur zur	 Programmsteuerung.4	 Es kann vorkommen, daß beim Einsatz einer Maus die9	 Programmsteuerung den Programmpunkt 'PRG-Ende' aufruft,5	 obwohl Sie den Programmpunkt 'Auswahl Programmteil'5	 angeklickt haben. Starten Sie dann das Programm neu5	 und achten Sie auf die Stellung des hervorgehobenen	 Balkens im Menü.@Danach gelangen Sie in ein Menüsystem (entspricht SAA-Standard),%welches sehr einfach zu bedienen ist.	Tastatur:DSie haben am oberen und unteren Bildschirmrand jeweils einen Balken,>wobei sich im oberen Balken ein zweiter, andersfarbiger BalkenBbefindet, der zur Auswahl der entsprechenden Programmpunkte dient.=Im unteren Balken, der Statusanzeige, werden Ihnen immer ent-Csprechend der Programmabarbeitung Hinweise über mögliche ReaktionenCauf das Drücken bestimmter Tasten gegeben (z.B.  F1-Taste - Hilfe).@Die Reihenfolge in der Abarbeitung der Programmpunkte, Untermenü<'Schweißverfahren ' ist allein Ihnen überlassen. Die AuswahlCerfolgt durch Bewegen des Balkens mittels der Cursor-Tasten die Be-Fstätigung der Wahl durch die ENTER-Taste, wobei Untermenüs erscheinen,Dderen Programmpunkte in gleicher Weise aufgerufen werden. Der AufrufDkann aber auch durch Drücken der andersfarbigen Buchstaben (Hotkeys)in den Menüs erfolgen.Maus:ABewegen Sie den Maus-Cursor auf den gewünschten Programmpunkt undDklicken Sie mit der linken Maustaste den Punkt an. In den Pull-Down-&Menüs verfahren Sie in gleicher Weise.?Inwieweit die ESC-Taste (meist rechte Maus-Taste) zum VerlassenDvon Untermenüs verfügbar ist, ist vom jeweils verwandten MaustreiberDabhängig. Innerhalb der Programmpunkte ist es im Regelfall die linke6Maustaste, die zur Programmsteuerung ausgewertet wird.Tastatur und Maus:6Verlassen werden kann ein Untermenü mit der ESC-Taste.Maus:>Arbeiten Sie mit einer Maus, dann werden alle anfallenden Ent-Bscheidungen in separaten Kästchen angezeigt, die dann entsprechend7Ihrer Wahl angeklickt (linke Maus-Taste) werden müssen.>Im Menüpunkt 'Info' können Sie die zum betreiben des Programms>notwendigen Informationen nachlesen, ohne daß Sie das Programm?verlassen müssen. Daneben bietet die Hilfe-Funktion - F1-Taste->eine weitere Unterstützung, die Sie permanent aufrufen können.:Hier besteht auch die Möglichkeit, Vordrucke zur Programm-8bestellung für andere Programme des Autors auszudrucken.<Die Daten können entweder nur über den Bildschirm ausgegebenAwerden - Standardeinstellung -, oder aber auch über einen DruckerAzu Papier gebracht werden. Dazu wählen Sie den Menüpunkt 'Drucker@OFF/einschalten' an und bestätigen Ihre Wahl mit der ENTER-Taste?oder Sie klicken mit dem Maus-Cursor den Punkt an. Im Menü wird@daraufhin der Status des Druckers als ON gekennzeichnet und aus->schalten als nächstmögliche Option angezeigt. Schalten Sie den:Drucker mit der Bestätigung dieses Menüpunktes wieder aus.@Vor jedem Druckvorgang müssen Sie Ihre Wahl nochmals bestätigen,oder aber den Druck übergehen.?Mit Hilfe des Menüpunktes 'Schweißverfahren' wählen Sie das ge-?wünschte Schweißverfahren aus, indem Sie den Balken mittels den?Cursor - Tasten auf das Verfahren bringen und Ihre Wahl mit derENTER - Taste bestätigen.ADanach erscheint sofort ein weiteres Menü, in dem Sie die Nahtart%wie im vorhergehenden Menü bestimmen.CDarauf folgt ein Menü, in dem Sie die Materialart bestimmen können.1Im folgenden Menü wählen Sie die Schweißposition.8Die Blechdicke bzw. Nahtdicke wird wie folgt ausgewählt:?In der linken Bildschirmhälfte erscheint ein Fenster, worin die?für Ihre bisherige Auswahl vom Programm verwalteten Blech- bzw.Nahtdicken erscheinen.	Tastatur:AGehen Sie durch Auf- und Abbewegen des Balkens auf die gewünschteAMaterial- oder Nahtdicke und bestätigen Sie Ihre Wahl mittels der?ENTER-Taste. Das Ende der vorhandenen Werte wird durch eine '0'	markiert.Maus:@Gehen Sie mit dem Maus-Cursor in das Fenster und klicken Sie auf?den gewünschten Wert. Die Anzeige kann durch Anklicken der sichBrechts im Fenster befindlichen Schiebeleiste auf und nieder bewegtwerden.<Das Ende der Vorhandenen Werte wird durch eine '0' markiert.>Ihre Wahl bestätigen Sie durch Anklicken des 'OK' - Kästchens.<Wollen Sie eine Hilfestellung in diesem Abschnitt erreichen,,dann klicken Sie das Hilfe-Kästchen (F1) an.BNachdem Sie alle Angaben aüsgewählt haben, werden alle vorhandenen"Daten auf dem Bilschirm angezeigt.BWollen Sie das Ergebnis nur auf dem Bilschirm sehen, dann brauchen8Sie den Punkt 'Ausgabegerät' nicht anzuwählen. Haben Sie?die Option 'Drucken' gewählt, erscheint ein Hinweis den Drucker$einzuschalten und Papier einzulegen.	Tastatur:?Bestätigen Sie mittels ENTER-Taste Ihre Absicht, die ErgebnisseDauszudrucken, oder Übergehen Sie den Druckvorgang mit der ESC-Taste.Maus:BKlicken Sie das 'OK'-Kästchen an, um den Ausruck zu beginnen, oder<Übergen Sie das Drucken durch Anklicken des 'ESC'-Kästchens.BDer Druck erfolgt seitenweise auf einer DIN-A4 -Seite. Die Steuer-'zeichen sind EPSON- und IBM-kompatibel.CSollte eine gewünschte Variante nicht verfügbar sein, wird ein ent-?sprechender Hinweis ausgegeben. Dann ist diese Option in dieserBProgrammversion noch nicht vorhanden, da hier vorerst nur die wohl=typischsten Varianten von Schweißverbindungen vertreten sind.ASo ist beispielsweise das Schweißen einer Stumpfnaht in fallender?Position bis zu einer Werstückdicke von 6 mm vorgesehen, danach"sollte steigend geschweißt werden.Auswahl Blech/Naht8Die Blechdicke bzw. Nahtdicke wird wie folgt ausgewählt:?In der linken Bildschirmhälfte erscheint ein Fenster, worin die?für Ihre bisherige Auswahl vom Programm verwalteten Blech- bzw.Nahtdicken erscheinen.	Tastatur:AGehen Sie durch Auf- und Abbewegen des Balkens auf die gewünschteAMaterial- oder Nahtdicke und bestätigen Sie Ihre Wahl mittels der?ENTER-Taste. Das Ende der vorhandenen Werte wird durch eine '0'	markiert.Maus:@Gehen Sie mit dem Maus-Cursor in das Fenster und klicken Sie auf?den gewünschten Wert. Die Anzeige kann durch Anklicken der sichBrechts im Fenster befindlichen Schiebeleiste auf und nieder bewegtwerden.<Das Ende der Vorhandenen Werte wird durch eine '0' markiert.>Ihre Wahl bestätigen Sie durch Anklicken des 'OK' - Kästchens.<Wollen Sie eine Hilfestellung in diesem Abschnitt erreichen,,dann klicken Sie das Hilfe-Kästchen (F1) an.Druck@Sie haben die Option Drucken gewählt. Vor dem Drucken werden SieEjeweils nocheinmal gefragt, ob Sie die Daten wirklich drucken wollen.	Tastatur:>Bestätigen durch Drücken der ENTER-Taste oder aber mit ESC denDruck übergehen.Maus:GBestätigen durch Anklicken des Kästchens 'Drucken' oder übergehen durchAnklicken von 'ESC'.FDie Option ist solange aktiv, bis Sie im Hauptmenü, den Drucker wiederauf 'OFF' schalten.auf 'OFF' schalten.